Chip number

0 2 4 6 8 10

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 Gain: Preamp 150 Shaper 20

Before irradiation

After irradiation

Chip number

0 2 4 6 8 10

Noise (ENC)

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Noise: Preamp 150 Shaper 20 Charge 1.5

Before irradiation

After irradiation