cos θ separation (σ) p=0.5GeV/c

cos θ p=1GeV/c

cos θ

500 μm

200 μm

100 μm

0 μm p=1.5GeV/c

i-TOP 1x4 GaAsP 25ps 0

2

4

6

-0.5 0 0.5 0

2

4

6

-0.5 0 0.5 0

2

4

6

-0.5 0 0.5